\chapter{Vorwort}
\section{Danksagungen}
Als Erstes danke ich Herrn Pitz, als Leiter der Abteilung Centre Solutions hat er mir die Arbeit an diesem Kundenprojekt ermöglicht.

Ein besonderer Dank geht an meine beiden Betreuer, Prof. Dr. Mayer von der Hochschule Offenburg und Dr. Schulz von der Comsoft GmbH, für die tatkräftige Unterstützung bei der Einarbeitung in die Domäne Flugsicherung und bei organisatorischen und fachlichen Fragen.

Herr Hilt hat mich bei der Entwicklung und Einarbeitung in die PRISMA-Architektur begleitet. Als Entwickler des DFLOW-Displays hat Herr Svojanovsky die Planungskomponente für den Benutzer zugänglich gemacht. Hiermit danke ich beiden, ebenso den Mitarbeitern des Testteams, welche die Komponenten auf ihre Zuverlässigkeit geprüft haben.
