
sawine@0: \chapter{Zusammenfassung}
sawine@0: Das entwickelte System erfüllt alle primären und sekundären Anforderungen. Die Dokumentation erfolgte vollständig sowohl auf der Code-Ebene, als auch in der Projektdokumentation. Das System zeigte bei den abschließenden Tests das erwünschte Verhalten. Die Leistungsanalyse weiste genügend Zeitreserven nach um auch bei einer Mehrbelastung des Gesamtsystems durch andere Prozesse innerhalb der vorgesetzten Grenzen zu operieren.\\\\
sawine@0: In Zukunft wird der weitere Ausbau der Multilaterationsunterstützung angestrebt um den Quadrant Transceiver in der technologischen Führungsposition zu halten. Eine erfolgreiche Integration mit dem TIS-B Server steht noch aus, da zum Zeitpunkt der Arbeit die Entwicklung des Servers nocht nicht abgeschlossen war.




